# Porte SSH
Sottotitolo documento
:authors: Celestino Amoroso
:docinfo: shared
:encoding: utf-8
:toc: right
:toclevels: 4
:toc-title: Indice Generale
:icons: font
:icon-set: fi
:numbered:
:table-caption: Tabella
:figure-caption: Diagramma
:docinfo1:
:sectlinks:
:sectanchors:
:source-highlighter: rouge
// :rouge-style: ThankfulEyes
:rouge-style: gruvbox
// :rouge-style: colorful
//:rouge-style: monokay

toc::[]

## Configurazione porte SSH alterative
Per aggiungere una nuova porta al servizio SSH di OpenSSH è necessario

* Abilitare la porta in SELinux, se è attivo.
* Aprire la porta nel firewall, se attivo.
* Aggiungere la porta alla configurazione di OpenSSH.

L'aggiunta di una nuova porta, eventualmente sostitutiva di quella predefinita *22*, ha lo scopo di ridurre la possibilità di violazione del servizio SSH esposto su Internet.
Pertanto, le operazioni descritte sono orientate alla configurazione del servizio rispetto all'interfaccia di rete esposta sulla rete considerata ostile, in particoalre Internet.

### Verifica delle porte SSH
Usare il comando _netstat_ con l'account _root_:

[source,bash]
----
[root@fedserv ~]# netstat -tunlp | grep ssh
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      813/sshd: /usr/sbin 
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      813/sshd: /usr/sbin 
----

### Configurazione SELinux
Usare il comando _semanage_ con l'account _root_.

.Verifica porte abilitate in SELInux per il servizio SSH
[source,bash]
----
[root@fedserv ~]# semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t                    tcp      22
----

.Abilitazione porta alternativa, ad es. 2222
[source,bash]
----
[root@fedserv ~]# semanage port -a -p tcp -t ssh_port_t 2222

# Verifica
[root@fedserv ~]# semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t                     tcp      2222, 22
----

.Comando per la rimozione di una porta dall'abilitazione SELinux
[source,bash]
----
[root@fedserv ~]# semanage port -d -t ssh_port_t -p tcp 2222
----

[TIP]
====
Le indicazioni per l'abilitazione SELinux di porte SSH alterative sono riportate anche nel file di configurazione del servizio di OpenSSH `/etc/ssh/sshd_config`:

[shell,sh]
----
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
----

====

### Configurazione firewall
La configurazione del firewall potrebbe non essere necessaria se la zona attiva sull'interfaccia di rete considerata comprende già la porta da aprire.

Si consideri la seguente configurazione predefinita estratta dal mini-pc minis nel quale è installato il software di virtualizzazione.

TIP: Il filtro _grep_ seleziona l'output del comando _firewall-cmd_ a partire dalle righe che contengono la paraola _active_ e le successive 13 righe. 

[source,bash]
----
[camoroso@minis ~]$ firewall-cmd --list-all-zones |grep -A 13 active
FedoraWorkstation (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp3s0
  sources: 
  services: dhcpv6-client mdns samba samba-client ssh
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols: 
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports: 
  source-ports: 
  icmp-blocks: 
  rich rules: 
--
libvirt (active)
  target: ACCEPT
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: virbr0
  sources: 
  services: dhcp dhcpv6 dns ssh tftp
  ports: 
  protocols: icmp ipv6-icmp
  forward: no
  masquerade: no
  forward-ports: 
  source-ports: 
  icmp-blocks: 
  rich rules: 
----

L'output mostra che risultano attive due zone: _FedoraWorkstation_ e _libvirt_. La prima è associata all'interfaccia di rete fisica *enp3s0*; la seconda all'interfaccia virtuale *virtbr0* (bridge) definita dal virtualizzatore per le connessioni fra macchine virtuali.

Il caso d'interesse è evidentemente quello che consente l'accesso SSH da Internet, ovvero, in questo caso, all'interfaccia di rete fisica *enp3s0*.
La zona attiva su quest'interfaccia, _FedoraWorkStation_ prevede già l'apertura delle porte di valore uguale o superiore a 1025 e, quindi, della porta scelta *2222*.

Se la zona attiva sull'interfaccia esterna non prevedesse già l'apertura della porta d'interesse, provvedere all'apertura con i seguenti comandi.

.Apertura porta firewall
[source,ssh]
----
# Configurazione peristente del firewall
[root@minis ~]# firewall-cmd --permanent --service="ssh" --add-port="2222/tcp"

# Attivazione della configurazione
[root@minis ~]# firewall-cmd --reload
----

### Configurazione servizio SSH
La configurazione del servizio SSH di OpenSSH è normalmente definita nel file `/etc/ssh/sshd_config`. Il numero di porta d'ascolto per le richieste di connessione si imposta con il parametro `Port`; questo parametro può essere utilizzato più volte per attivare altrettante porte d'ascolto.

NOTE: Quando si imposta una porta diversa da quella predefinita (*22*), quest'ultima non è più attivata, a meno di aggiungere esplicitamente l'importazione `Port 22`.

A partire da OpenSSH v8.2 è possibile definire porzioni di configurazione in file dedicati che il programma _sshd_ può incorporare nella configurazione principale mediante la paraola chiave _Include_. Nel file di configurazione principale è presente la dichiarazione

[source,ssh]
----
# To modify the system-wide sshd configuration, create a  *.conf  file under
#  /etc/ssh/sshd_config.d/  which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
----

Quindi, piuttosto che modificare il file di configurazione principale, conviene creare un file dedicato, ad esempio `/etc/ssh/sshd_config.d/alternate_port.conf` con il seguente contenuto:

.Configurazione porta in *alternate_port.conf*
[source,ssh]
----
# Alternate listenting port
# C. Amoroso, 21/08/2023
Port 2222
----


### Configurazione systemd
Per il sistema operativo Fedora, e presumibilmente per altri basati su _systemd_, è presente una specifica configurazione per il servizio _sshd_. Non mi è ancora chiaro se e quando va impostata. Probabilmente tale configurazione entra in gioco quando si utilizza il super-demone Internet di _systemd_ invece del listener di _sshd_.

Il comando per l'impostazione è il seguente.

[source,sh]
----
[root@minis ~]# systemctl edit sshd.socket
Successfully installed edited file '/etc/systemd/system/sshd.socket.d/override.conf'.
----

Nel mini-pc ho impostato la configurazione come segue:

[source,conf]
----
[root@minis ~]# cat /etc/systemd/system/sshd.socket.d/override.conf
[Socket]
ListenStream=2222
----

Ribadisco che, almendo rispetto all'uso standard di _sshd_, non rilevo differenze di comportamento agendo sulla configurazione _systemd_.
